<script>
	export default {
		onLoad() {
			console.log("onLoad")
		},
		onLaunch() {
			//更新提示
			const updateManager = wx.getUpdateManager()
			updateManager.onCheckForUpdate(function(res) {
				// 请求完新版本信息的回调
				// console.log(res.hasUpdate)
				if (res.hasUpdate) {
					updateManager.onUpdateReady(function(ress) {
						updateManager.applyUpdate()
						// console.log("===强制更新重启")
					})
				} else {
					updateManager.onUpdateFailed(function() {
						// 新版本下载失败
					})
				}
			})
		},
		onShow: function() {
			console.log('App Show')
			uni.getSystemInfo({
				success: (result) => {
					// 获取手机系统的状态栏高度（不同手机的状态栏高度不同）  （ 不要使用uni-app官方文档的var(--status-bar-height) 官方这个是固定的20px  不对的 ）
					// console.log('当前手机的状态栏高度',result.statusBarHeight)
					let statusBarHeight = result.statusBarHeight + 'px'
					// 获取右侧胶囊的信息 单位px
					const menuButtonInfo = uni.getMenuButtonBoundingClientRect()
					//bottom: 胶囊底部距离屏幕顶部的距离
					//height: 胶囊高度
					//left:   胶囊左侧距离屏幕左侧的距离
					//right:  胶囊右侧距离屏幕左侧的距离
					//top:    胶囊顶部距离屏幕顶部的距离
					//width:  胶囊宽度
					// console.log(menuButtonInfo.width, menuButtonInfo.height, menuButtonInfo.top)
					// console.log('计算胶囊右侧距离屏幕右边距离', result.screenWidth - menuButtonInfo.right)
					let menuWidth = menuButtonInfo.width + 40 + 'px'
					let menuHeight = menuButtonInfo.height + 'px'
					let menuBorderRadius = menuButtonInfo.height / 2 + 'px'
					let menuRight = result.screenWidth - menuButtonInfo.right + 'px'
					let menuTop = menuButtonInfo.top + 'px'
					let contentTop = result.statusBarHeight + 44 + 'px'
					let menuInfo = {
						statusBarHeight: statusBarHeight, //状态栏高度----用来给自定义导航条页面的顶部导航条设计padding-top使用：目的留出系统的状态栏区域
						menuWidth: menuWidth, //右侧的胶囊宽度--用来给自定义导航条页面的左侧胶囊设置使用
						menuHeight: menuHeight, //右侧的胶囊高度--用来给自定义导航条页面的左侧胶囊设置使用
						menuBorderRadius: menuBorderRadius, //一半的圆角--用来给自定义导航条页面的左侧胶囊设置使用
						menuRight: menuRight, //右侧的胶囊距离右侧屏幕距离--用来给自定义导航条页面的左侧胶囊设置使用
						menuTop: menuTop, //右侧的胶囊顶部距离屏幕顶部的距离--用来给自定义导航条页面的左侧胶囊设置使用
						contentTop: contentTop, //内容区距离页面最上方的高度--用来给自定义导航条页面的内容区定位距离使用
					}
					uni.setStorageSync('menuInfo', menuInfo)
				},
				fail: (error) => {
					console.log(error)
				}
			})
		},
		onHide: function() {
			uni.hideTabBar()
		}
	}
</script>

<style lang="scss">
	/*每个页面公共css */
	@import "@/uni_modules/uview-ui/index.scss";
	@import "common/demo.scss";
	@import './common/uni.css';

	@font-face {
		font-family: hsUniAppFont; //字体
		src: url('static/font/SourceHanSansCN-Regular.otf'); //包路径
	}

	page {
		font-family: hsUniAppFont;
		letter-spacing: 2rpx;
	}
</style>
